\hypertarget{structkblib_1_1detail_1_1values}{}\doxysection{kblib\+::detail\+::values\texorpdfstring{$<$}{<} Idxs, Ts \texorpdfstring{$>$}{>} Struct Template Reference}
\label{structkblib_1_1detail_1_1values}\index{kblib::detail::values$<$ Idxs, Ts $>$@{kblib::detail::values$<$ Idxs, Ts $>$}}


\doxysubsection{Detailed Description}
\subsubsection*{template$<$class Idxs, class... Ts$>$\newline
struct kblib\+::detail\+::values$<$ Idxs, Ts $>$}


Definition at line \mbox{\hyperlink{stringops_8h_source_l00273}{273}} of file \mbox{\hyperlink{stringops_8h_source}{stringops.\+h}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
kblib/\mbox{\hyperlink{stringops_8h}{stringops.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
