\hypertarget{structwg__containers_1_1backref__t}{}\section{wg\+\_\+containers\+:\+:backref\+\_\+t Struct Reference}
\label{structwg__containers_1_1backref__t}\index{wg\+\_\+containers\+::backref\+\_\+t@{wg\+\_\+containers\+::backref\+\_\+t}}
\subsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structwg__containers_1_1backref__t_a528c8d1f94d23af283aa7727bef94126}\label{structwg__containers_1_1backref__t_a528c8d1f94d23af283aa7727bef94126}} 
std\+::ptrdiff\+\_\+t {\bfseries dist\+\_\+var}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structwg__containers_1_1backref__t_a553d6f3e548e260ecf53446bac04b6de}\label{structwg__containers_1_1backref__t_a553d6f3e548e260ecf53446bac04b6de}} 
std\+::ptrdiff\+\_\+t {\bfseries dist\+\_\+nvar}
\end{DoxyCompactItemize}


The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
fda.\+h\end{DoxyCompactItemize}
