\hypertarget{classtransformer}{}\section{transformer Class Reference}
\label{classtransformer}\index{transformer@{transformer}}


Inheritance diagram for transformer\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=322pt]{classtransformer__inherit__graph}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{classtransformer_a24a2d03e1dc50190b323befd6d2ab1cb}\label{classtransformer_a24a2d03e1dc50190b323befd6d2ab1cb}} 
virtual arg\+\_\+t {\bfseries operator()} (argslist) const =0
\end{DoxyCompactItemize}


The documentation for this class was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
tstrings.\+h\end{DoxyCompactItemize}
