\hypertarget{structkblib_1_1state__size}{}\doxysection{kblib\+::state\+\_\+size\texorpdfstring{$<$}{<} T \texorpdfstring{$>$}{>} Struct Template Reference}
\label{structkblib_1_1state__size}\index{kblib::state\_size$<$ T $>$@{kblib::state\_size$<$ T $>$}}


\doxysubsection{Detailed Description}
\subsubsection*{template$<$typename T$>$\newline
struct kblib\+::state\+\_\+size$<$ T $>$}


Definition at line \mbox{\hyperlink{random_8h_source_l00156}{156}} of file \mbox{\hyperlink{random_8h_source}{random.\+h}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
kblib/\mbox{\hyperlink{random_8h}{random.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
