\hypertarget{structkblib_1_1fakestd_1_1detail_1_1invoke__result}{}\doxysection{kblib\+::fakestd\+::detail\+::invoke\+\_\+result\texorpdfstring{$<$}{<} Always\+Void, typename,... \texorpdfstring{$>$}{>} Struct Template Reference}
\label{structkblib_1_1fakestd_1_1detail_1_1invoke__result}\index{kblib::fakestd::detail::invoke\_result$<$ AlwaysVoid, typename,... $>$@{kblib::fakestd::detail::invoke\_result$<$ AlwaysVoid, typename,... $>$}}


{\ttfamily \#include $<$kblib/fakestd.\+h$>$}



\doxysubsection{Detailed Description}
\subsubsection*{template$<$typename Always\+Void, typename, typename...$>$\newline
struct kblib\+::fakestd\+::detail\+::invoke\+\_\+result$<$ Always\+Void, typename,... $>$}


Definition at line \mbox{\hyperlink{fakestd_8h_source_l00159}{159}} of file \mbox{\hyperlink{fakestd_8h_source}{fakestd.\+h}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
kblib/\mbox{\hyperlink{fakestd_8h}{fakestd.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
