\hypertarget{structkblib_1_1detail__memory_1_1noop__t}{}\doxysection{kblib\+::detail\+\_\+memory\+::noop\+\_\+t Struct Reference}
\label{structkblib_1_1detail__memory_1_1noop__t}\index{kblib::detail\_memory::noop\_t@{kblib::detail\_memory::noop\_t}}


{\ttfamily \#include $<$kblib/memory.\+h$>$}

\doxysubsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
auto \mbox{\hyperlink{structkblib_1_1detail__memory_1_1noop__t_af7b932c2296b13d63c73d42bb1487bda}{operator()}} () const noexcept -\/$>$ void
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{memory_8h_source_l00145}{145}} of file \mbox{\hyperlink{memory_8h_source}{memory.\+h}}.



\doxysubsection{Member Function Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structkblib_1_1detail__memory_1_1noop__t_af7b932c2296b13d63c73d42bb1487bda}\label{structkblib_1_1detail__memory_1_1noop__t_af7b932c2296b13d63c73d42bb1487bda}} 
\index{kblib::detail\_memory::noop\_t@{kblib::detail\_memory::noop\_t}!operator()@{operator()}}
\index{operator()@{operator()}!kblib::detail\_memory::noop\_t@{kblib::detail\_memory::noop\_t}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{operator()()}{operator()()}}
{\footnotesize\ttfamily auto kblib\+::detail\+\_\+memory\+::noop\+\_\+t\+::operator() (\begin{DoxyParamCaption}{ }\end{DoxyParamCaption}) const -\/$>$ void \hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}, {\ttfamily [noexcept]}}



Definition at line \mbox{\hyperlink{memory_8h_source_l00146}{146}} of file \mbox{\hyperlink{memory_8h_source}{memory.\+h}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
kblib/\mbox{\hyperlink{memory_8h}{memory.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
