\hypertarget{struct_k_b_l_i_b___n_s_1_1fakestd_1_1detail_1_1is__referenceable__impl}{}\doxysection{KBLIB\+\_\+\+NS\+::fakestd\+::detail\+::is\+\_\+referenceable\+\_\+impl Struct Reference}
\label{struct_k_b_l_i_b___n_s_1_1fakestd_1_1detail_1_1is__referenceable__impl}\index{KBLIB\_NS::fakestd::detail::is\_referenceable\_impl@{KBLIB\_NS::fakestd::detail::is\_referenceable\_impl}}


{\ttfamily \#include $<$kblib/fakestd.\+h$>$}

\doxysubsection*{Static Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
{\footnotesize template$<$class Tp $>$ }\\static Tp \& \mbox{\hyperlink{struct_k_b_l_i_b___n_s_1_1fakestd_1_1detail_1_1is__referenceable__impl_aa5eaafaa0e32ee22a195d89e8067284a}{test}} (int)
\item 
{\footnotesize template$<$class Tp $>$ }\\static \mbox{\hyperlink{struct_k_b_l_i_b___n_s_1_1fakestd_1_1detail_1_1two}{two}} \mbox{\hyperlink{struct_k_b_l_i_b___n_s_1_1fakestd_1_1detail_1_1is__referenceable__impl_a43d7eaf6b6bd00da216e13f304464ed3}{test}} (...)
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{fakestd_8h_source_l00196}{196}} of file \mbox{\hyperlink{fakestd_8h_source}{fakestd.\+h}}.



\doxysubsection{Member Function Documentation}
\mbox{\Hypertarget{struct_k_b_l_i_b___n_s_1_1fakestd_1_1detail_1_1is__referenceable__impl_a43d7eaf6b6bd00da216e13f304464ed3}\label{struct_k_b_l_i_b___n_s_1_1fakestd_1_1detail_1_1is__referenceable__impl_a43d7eaf6b6bd00da216e13f304464ed3}} 
\index{KBLIB\_NS::fakestd::detail::is\_referenceable\_impl@{KBLIB\_NS::fakestd::detail::is\_referenceable\_impl}!test@{test}}
\index{test@{test}!KBLIB\_NS::fakestd::detail::is\_referenceable\_impl@{KBLIB\_NS::fakestd::detail::is\_referenceable\_impl}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{test()}{test()}\hspace{0.1cm}{\footnotesize\ttfamily [1/2]}}
{\footnotesize\ttfamily template$<$class Tp $>$ \\
static \mbox{\hyperlink{struct_k_b_l_i_b___n_s_1_1fakestd_1_1detail_1_1two}{two}} KBLIB\+\_\+\+NS\+::fakestd\+::detail\+::is\+\_\+referenceable\+\_\+impl\+::test (\begin{DoxyParamCaption}\item[{}]{... }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [static]}}

\mbox{\Hypertarget{struct_k_b_l_i_b___n_s_1_1fakestd_1_1detail_1_1is__referenceable__impl_aa5eaafaa0e32ee22a195d89e8067284a}\label{struct_k_b_l_i_b___n_s_1_1fakestd_1_1detail_1_1is__referenceable__impl_aa5eaafaa0e32ee22a195d89e8067284a}} 
\index{KBLIB\_NS::fakestd::detail::is\_referenceable\_impl@{KBLIB\_NS::fakestd::detail::is\_referenceable\_impl}!test@{test}}
\index{test@{test}!KBLIB\_NS::fakestd::detail::is\_referenceable\_impl@{KBLIB\_NS::fakestd::detail::is\_referenceable\_impl}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{test()}{test()}\hspace{0.1cm}{\footnotesize\ttfamily [2/2]}}
{\footnotesize\ttfamily template$<$class Tp $>$ \\
static Tp \& KBLIB\+\_\+\+NS\+::fakestd\+::detail\+::is\+\_\+referenceable\+\_\+impl\+::test (\begin{DoxyParamCaption}\item[{int}]{ }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [static]}}



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
kblib/\mbox{\hyperlink{fakestd_8h}{fakestd.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
