\hypertarget{struct_k_b_l_i_b___n_s_1_1detail__units_1_1nearest__ratio}{}\doxysection{KBLIB\+\_\+\+NS\+::detail\+\_\+units\+::nearest\+\_\+ratio\texorpdfstring{$<$}{<} Num, Den \texorpdfstring{$>$}{>} Struct Template Reference}
\label{struct_k_b_l_i_b___n_s_1_1detail__units_1_1nearest__ratio}\index{KBLIB\_NS::detail\_units::nearest\_ratio$<$ Num, Den $>$@{KBLIB\_NS::detail\_units::nearest\_ratio$<$ Num, Den $>$}}


{\ttfamily \#include $<$kblib/convert.\+h$>$}



\doxysubsection{Detailed Description}
\subsubsection*{template$<$std\+::intmax\+\_\+t Num, std\+::intmax\+\_\+t Den$>$\newline
struct KBLIB\+\_\+\+NS\+::detail\+\_\+units\+::nearest\+\_\+ratio$<$ Num, Den $>$}


Definition at line \mbox{\hyperlink{convert_8h_source_l00456}{456}} of file \mbox{\hyperlink{convert_8h_source}{convert.\+h}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
kblib/\mbox{\hyperlink{convert_8h}{convert.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
